<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\subsection{Testergebnisse}

	\begin{center}
	\begin{table}[H]
	\begin{tabular}{| p{5cm} | p{5cm} | l |}
		\hline
		Testcase &amp; Ergebnis &amp; Durchgef\"uhrt am \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 01 ODROID testen} &amp; Ok &amp; 08.01.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 02 Ultraschallsensoren testen} &amp; Ok. Reichweite in cm ausgegeben &amp; 20.04.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 03 Kamera testen} &amp; Ok &amp; 07.05.2018\\ \hline
		\nameref{tab:HT - 04 STM testen} &amp; Ok &amp; 31.1.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 05 Motor- und Reifensteuerung testen} &amp; Ok. R\"ader konnten angesteuert werden und haben sich gedreht. &amp; 20.04.2018  \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 06 RC testen} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 07 WLAN testen} &amp; Ok &amp; 08.01.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:HT - 08 Ultraschallsensoren auf Ungenauigkeiten testen} &amp; Konstante Messwerte bei Messung gegen eine Wand. Starke Varianz bei nicht statischen Objekten z.B. Papier vorhalten oder Gardinen. &amp; 20.04.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 01 Status ausgeben} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 02 Spur halten} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 03 Adaptive Cruise Control} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 04 Kolonne erstellen} &amp; Ok &amp; 13.04.2018 \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 05 Kolonne beitreten} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 06 Kolonne verlassen} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 07 CACC Minimum} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 08 CACC IPD} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:FT - 09 CACC IPS} &amp; &amp; \\ \hline
		\nameref{tab:AT - 01 Akzeptanztest Minimum} &amp; &amp; \\
		\hline
	\end{tabular}
	\caption{Testergebnisse} \label{tab:Testergebnisse}
	\end{table}
	\end{center}
</pre></body></html>